// Syntax: REGISTER_BULKIO_HANDLER(domain_type, domain_id, vtable)
//   where vtable is a PulseBulkIODomainHandler, domain_id is a
//   number that defines that domain and must never change,
//   and domain_type is a name for the domain.

REGISTER_BULKIO_HANDLER(Memory, 1, pulse_bulkio_domain_memory)
REGISTER_BULKIO_HANDLER(ExternalFlash, 2, pulse_bulkio_domain_external_flash)
REGISTER_BULKIO_HANDLER(Framebuffer, 3, pulse_bulkio_domain_framebuffer)
REGISTER_BULKIO_HANDLER(Coredump, 4, pulse_bulkio_domain_coredump)

#if !RECOVERY_FW
REGISTER_BULKIO_HANDLER(PFS, 5, pulse_bulkio_domain_pfs)
#endif
